\documentclass{jsarticle}
\begin{document}

「何人ものニュートンがいた（There were several Newtons）」
と言ったのは，科学史家ハイルブロンである．同様にコーヘンは
「ニュートンは常に二つの貌を持っていた
（Newton was always ambivalent）」と語っている．

近代物理学史上でもっとも傑出しもっとも影響の大きな人物が
ニュートンであることは，誰しも頷くであろう．
しかし，ハイルブロンやコーヘンの言うように，
ニュートンは様々な，ときには相矛盾した顔を持ち
その影響もまた時代とともに大きく変っていった．
